ADO.NET : Connection, Command et DataReader avec VB.NET

leduke

Cet article a pour but de présenter les objets Connection, Command et Datareader dans ADO.NET

N'hésitez pas à commenter cet article ! Commentez ♪

- Titre : ADO.NET : Connection, Command et DataReader avec VB.NET

- Auteur : leduke

- Parution : 21 août 2003

- Licence : Les sources présentées sur cette page sont libres de droits et vous pouvez les utiliser à votre convenance. Par contre, la page de présentation constitue une œuvre intellectuelle protégée par les droits d'auteur. Copyright ® 2013 leduke. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts.

Sommaire

- I. Que nous apporte ADO.NET ?

- II. Choix d'un fournisseur de données .NET

- III. Le modèle objet ADO.Net

- IV. L'objet Connection

- V. L'objet Command

- VI. L'objet DataReader

- VII. Comment appeler une procédure stockée ?

I - Que nous apporte ADO.NET ?

Avec ADO.Net Microsoft s'est efforcé de répondre efficacement aux besoins des applications Web en apportant les nouveautés suivantes

Une architecture plus optimisée

Avec .Net, de nouveaux fournisseurs de données voient le jour. Certains fonctionnent en mode natif, supprimant des couches intermédiaires entre l'application et sa source de données. ADO.Net pourra ainsi être plus rapide accédant directement à la source de données. Par exemple le .NET Framework comprend le fournisseur de données SQL Server .NET en mode natif via le namespace System.Data.SqlClient.

Un meilleur support du mode déconnecté

Le design de ADO.Net répond aux exigences des modèles de développement des applications actuelles. Dans une application Web, le maintien d'une connexion SGBD ouverte doit être la plus courte possible, car le nombre de connexions ouvertes vers une source de données peut constituer un frein à la capacité de montée en charge d'une application. Le modèle ADO dans son temps, avait évolué afin de répondre à ce besoin par un Recordset déconnecté. Aujourd'hui Microsoft encourage le mode déconnecté et propose des classes spécialisées supportant les deux modes : connecté (via l'objet DataReader) et déconnecté (via l'objet DataSet).

Un meilleur support de XML

Le XML est utilisé au sein du Framework .NET comme le standard de description et de persistance des données. Dans ADO.Net il est utilisé comme le format de transmission universelle de données.

II - Choix d'un fournisseur de données .NET

Pour pouvoir faire appel aux classes proposées par ADO.Net il est nécessaire d'inclure une référence à l'espace de noms correspondant. Vous pouvez soit inclure l'espace System.Data soit inclure des classes de cet espace comme System.Data.OleDb ou System.Data.SqlClient ; tout dépend de la source de données utilisées.

'Inclusion d'un namespace

Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClient

Plusieurs espaces de noms sont disponibles avec ADO.Net parmi lesquels :

Espace de nom

Description

System.Data.SqlClient

Fournisseur de données spécifiques pour SQLServer V7 ou supérieure

System.Data.OleDb

Propose la gestion de sources de données accédées via un driver OleDb

System.Data.Odbc

Propose la gestion de sources de données accédées via un driver ODBC

System.Data.OracleClient

Propose un accès à des sources de données Oracle (v8.1.7 ou supérieure)

System.Data.XML

Propose des classes permettant d'accéder à la fonctionnalité XML sous SQL Server 2000 ou supérieur

System.Data.SQLTypes

Propose des classes pour des types de données spécifiques à Microsoft SQL Server

Dans la suite de notre article, nous utiliserons le fournisseur de données SqlClient et accéderons à une base SQLServer 2000 fournie en exemple nommé « Northwind ».

III - Le modèle objet ADO.Net

ADO.Net comprend quelques objets similaires aux ADO (comme les objets Connection et Command) dont la syntaxe a évolué. L'objet Recordset n'existe plus, il a été remplacé par les objets DataReader et DataSet.

Regardons de plus près chacun de ces objets.

Objet

Description

Connection

Ouvre une connexion vers une source de données spécifiques

Command

Exécute une commande sur une source de données

DataReader

Lit un flux de données à partir d'une source de données en mode connecté. Le mode d'accès est en lecture seule avec un curseur en avant seulement.

DataSet

Représente un ensemble de données en mode déconnecté. Il peut être constitué de plusieurs tables ainsi que des relations et contraintes existant entre elles.

DataAdapte

Remplit un DataSet et répercute les mises à jour dans la source de données.

IV - L'objet Connection

La connectivité à SQLServer 2000 est assurée par l'objet SqlConnection de l'espace de noms System.Data.SqlClient. Le framework .Net propose ainsi des objets de connexion différents en fonction du type de fournisseur de données choisies. Par exemple vous devrez utiliser l'objet OleDbConnection si votre fournisseur est un fournisseur OleDb.La connectivité à SQLServer 2000 est assurée par l'objet SqlConnection de l'espace de noms System.Data.SqlClient. Le framework .Net propose ainsi des objets de connexion différents en fonction du type de fournisseur de données choisies. Par exemple vous devrez utiliser l'objet OleDbConnection si votre fournisseur est un fournisseur OleDb.

L'ouverture d'une connexion est réalisée par la méthode Open et la fermeture par la méthode Close.

' Exemple de gestion d'une connexion

Imports System
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.IO

namespace ExempleAdoNetVBnet

public class SQLConnexion

public static void Main()

Dim strConnexion As String = "Data Source=localhost; Integrated Security=SSPI;" & "Initial Catalog=Northwind"
try

Dim oConnection As SqlConnection = New SqlConnection(strConnexion)
oConnection.Open()
Console.WriteLine("Etat de la connexion : " & oConnection.State)
oConnection.Close()

catch e as Exception

Console.WriteLine("L'erreur suivante a été rencontrée :" & e.Message)
End Try
End Sub
End Class
End Namespace

V - L'objet Command

Une fois la connexion vers une base de données effectuée, vous pouvez exécuter une requête et récupérer son résultat en utilisant l'objet Command. Contrairement au fonctionnement des ADO où il était possible d'exécuter une requête sans utiliser l'objet Command, vous devez désormais systématiquement le faire.

La création d'un objet Command nécessite l'instanciation d'un objet SqlCommand. Cet objet expose différentes méthodes Execute à utiliser selon le résultat attendu :

- la méthode ExecuteReader peut être utilisée pour récupérer un jeu d'enregistrement et retourne un objet DataReader ;

- la méthode ExecuteScalar récupère une valeur unitaire ;

- la méthode ExecuteNonQuery exécute une commande ne retournant pas de lignes.

'Exemple d'utilisation d'un objet Command
Imports System
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.IO

Namespace ExempleAdoNetVBNET
Public Class CommandeSQL
Public Shared Sub Main()
Dim strConnexion As String = "Data Source=localhost; Integrated Security=SSPI;" + "Initial Catalog=Northwind"
Dim strRequete As String = "INSERT INTO Region VALUES (5,'Sud')"
Try
Dim oConnection As New SqlConnection(strConnexion)
Dim oCommand As New SqlCommand(strRequete, oConnection)
oConnection.Open()
oCommand.ExecuteNonQuery()
oConnection.Close()

Catch e As Exception
Console.WriteLine(("L'erreur suivante a été rencontrée :" + e.Message))
End Try
End Sub 'Main
End Class 'CommandeSQL
End Namespace 'ExempleAdoNetVBNET

VI - L'objet DataReader

L'objet DataReader permet de récupérer d'une source de données un flux en lecture seule en avant seulement (read only, forward only). Il résulte de l'exécution de la méthode ExecuteReader sur un objet Command.

L'objet DataReader ne stocke en mémoire qu'une seule ligne à la fois, permettant ainsi d'augmenter les performances d'une application et d'en réduire la charge.

Il est recommandé d'utiliser cet objet si :

- vous n'avez pas besoin de réaliser un cache des données ;

- vous traitez un jeu d'enregistrements trop importants pour être stocké en mémoire ;

- vous souhaitez accéder à des données rapidement en lecture seule en avant seulement.

Comme l'objet DataReader a été conçu pour accéder aux données selon un mode connecté, il ne peut être transmis entre différents tiers applicatifs ce que réalisait un Recordset déconnecté.

Par défaut, un DataReader charge une ligne entière en mémoire à chaque appel de la méthode Read. Il est possible d'accéder aux valeurs de colonnes soit par leurs noms soit par leurs références ordinales. Une solution plus performante est proposée permettant d'accéder aux valeurs dans leurs types de données natifs (GetInt32, GetDouble, GetString .). Par exemple si la première colonne de la ligne indicée par 0 est de type int, alors il est possible de la récupérer à l'aide de la méthode GetInt32 de l'objet DataReader.

Dim iColonne As Integer
iColonne = oDataReader.GetInt32(0)

La méthode Close ferme un objet DataReader. Précisons que si l'objet Command utilisé contient des paramètres en sortie ou des valeurs de retour, ils ne pourront être récupérés qu'à l'issue de la fermeture du DataReader.

Pour augmenter les performances, il est parfois nécessaire de soumettre plusieurs requêtes à la fois. L'objet DataReader répond à ce besoin avec la méthode NextResult permettant de passer d'un jeu d'enregistrement à un autre. Pour les habitués des ADO, cette méthode est équivalente au NextRecordset.

Après vous avoir présenté les principales méthodes de l'objet DataReader, regardons plus précisément leurs mises en œuvre à l'aide d'un exemple d'extraction de données.

' Exemple d'extraction de données avec l'objet DataReader
Imports System
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.IO

Namespace ExempleAdoNetVBNET
Public Class CommandeSQL
Public Shared Sub Main()
Dim strConnexion As String = "Data Source=localhost; Integrated Security=SSPI;" + "Initial Catalog=Northwind"
Dim strRequete As String = "SELECT CategoryID, CategoryName FROM Categories;" + "SELECT EmployeeID, LastName FROM Employees"
Try
Dim oConnection As New SqlConnection(strConnexion)
Dim oCommand As New SqlCommand(strRequete, oConnection)
oConnection.Open()
Dim oReader As SqlDataReader = oCommand.ExecuteReader()
Do
Console.WriteLine(ControlChars.Tab + "{0}" + ControlChars.Tab + "{1}", oReader.GetName(0), oReader.GetName(1))
While oReader.Read()
Console.WriteLine(ControlChars.Tab + "{0}" + ControlChars.Tab + "{1}", oReader.GetInt32(0), oReader.GetString(1))
End While
Loop While oReader.NextResult()
oReader.Close()
oConnection.Close()
Catch e As Exception
Console.WriteLine(("L'erreur suivante a été rencontrée :" + e.Message))
End Try
End Sub 'Main
End Class 'CommandeSQL
End Namespace 'ExempleAdoNetVBNET

Ce qui donne à l'exécution le résultat suivant :

VII - Comment appeler une procédure stockée ?

Voyons maintenant comment appeler une procédure stockée en utilisant les objets Command et la collection Parameters.

Les procédures stockées sont un ensemble d'ordres SQL compilés sur un moteur SGBD. Grâce aux procédures stockées, il est possible de centraliser l'ensemble du code SQL de votre application à un seul endroit, ce qui en facile la maintenance. D'autre part, une procédure stockée est plus performante qu'une requête dynamique dont le plan d'exécution et la compilation doivent être effectués par le moteur SGBD avant toute exécution.

L'utilisation de la collection Parameters de l'objet Command permet de définir explicitement les paramètres en entrée et en sortie ainsi que le code retour d'une procédure stockée.

Tout d'abord informons l'objet Command du type de commande à traiter via la propriété CommandType ; et donnons-lui la valeur StoredProcedure.

'Définition du type de commande

oCmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure

Définissons ensuite chacun des paramètres en utilisant la méthode Add de la collection Parameters (dont l'un des prototypes est décrit ci-dessous).

Description

Type

Exemple

Nom du paramètre

string

@nom

Type de données

SqlDbType

SqlDbType.Char

Taille de la colonne

int

25

Nom de la colonne source

string

nom

' Création d'un paramètre en entrée
Dim oParam As SqlParameter = oCmd.Parameters.Add("@nom", SqlDbType.Char, 25, Nom)
oParam.Value = "John"

' Création d'un paramètre retour
Dim oParam As SqlParameter = oCmd.Parameters.Add("ReturnValue", SqlDbType.Int)
oParam.ParameterDirection = ParameterDirection.ReturnValue

Précisons :

- qu'il est nécessaire d'affecter à la propriété Value de l'objet Parameter une valeur pour les paramètres qui le nécessitent ;

- qu'il faut décrire explicitement le type de paramètres via la propriété ParameterDirection de l'objet Parameter (sauf pour les paramètres en entrée). Celle-ci peut prendre l'une des valeurs suivantes : Input, InputOutput, Output ou ReturnValue.

Regardons un exemple implémentant l'exécution de la procédure stockée « GetCustomerOrders » de la base « Northwind ».

' Exemple d'appel à une procédure stockée
Imports System
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Data
Imports System.IO

Namespace ExempleAdoNetVBNET
Public Class SQLProcStock
Public Shared Sub Main()
Dim strConnexion As String = "Data Source=localhost; Integrated Security=SSPI;" + "Initial Catalog=Northwind"
Dim strProcedureStockee As String = "GetCustomerOrders"
Try
Dim oConnection As New SqlConnection(strConnexion)
Dim oCommand As New SqlCommand(strProcedureStockee, oConnection)
oCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure
Dim oParam As SqlParameter = oCommand.Parameters.Add("@CustomerName", SqlDbType.NVarChar, 50, "CustomerName")
oParam.Value = "France restauration"
oConnection.Open()
Dim oReader As SqlDataReader = oCommand.ExecuteReader()
Console.WriteLine(ControlChars.Tab + "{0}" + ControlChars.Tab + "{1}" + ControlChars.Tab + "{2}" + ControlChars.Tab + "{3}", oReader.GetName(0), oReader.GetName(3), oReader.GetName(4), oReader.GetName(5))
While oReader.Read()
Console.WriteLine(ControlChars.Tab + "{0}" + ControlChars.Tab + "{1}" + ControlChars.Tab + "{2}" + ControlChars.Tab + "{3}", oReader.GetInt32(0), oReader.GetString(3), oReader.GetDecimal(4), oReader.GetInt16(5))
End While oReader.Close()
oConnection.Close()
Catch e As Exception
Console.WriteLine(("L'erreur suivante a été rencontrée :" + e.Message))
End Try
End Sub 'Main
End Class 'SQLProcStock
End Namespace 'ExempleAdoNetVBNET

Une fois le code exécuté, la liste suivante s'affiche :

Conclusion

Nous avons abordé dans cet article quelques-uns des objets disponibles dans ADO.Net. et plus particulièrement le mode connecté proposé par l'objet DataReader. Cet objet offre une solution performante pour accéder rapidement à des données et pour traiter des données dont la taille est trop importante pour être stockée en mémoire.